[Entry]
Entry_Name=FreeUK

[Phone]
Dial_As_is=yes
Phone_Number=3501234
Area_Code=0845
Country_Code=44
Country_ID=44

[Server]
Type=PPP
SW_Compress=yes
PW_Encrypt=No
Network_Logon=no
SW_Encrypt=no
Negotiate_NetBEUI=no
Negotiate_IPX/SPX=no
Negotiate_TCP/IP=yes

[TCP/IP]
Specify_IP_Address=no
Specify_Server_Address=yes
DNS_Address=212.126.144.2
DNS_Alt_Address=212.126.144.13
IP_Header_Compress=yes
Gateway_On_Remote=yes

[User]
Name=username
Password=password

[URL]
Home_Page=http://www.freeuk.net/
Help_Page=http://support.freeuk.net/


[Internet_Mail]
Install_Mail_16=0
Default_Client=Yes
Domain=freeuk.com
POP_Server=pop.freeuk.net
SMTP_Server=relay.freeuk.net

[Internet_News]
NNTP_Server=news.freeuk.net

[Proxy]
FTP_Proxy_Server=www-cache.freeuk.net:3128
HTTP_Proxy_Server=www-cache.freeuk.net:3128
Proxy_Enable=1
Proxy_Override=<local>;*.freeuk.net;*.freeuk.com
Use_Same_Proxy=0
